Table 3.13 from (1987TI07): Measurements of cross section of^3He(e, e)^3He

q^2 (fm^{−2}) E_e (MeV) θ_e (deg) θ3_{He} (deg) Refs. 0.20 − 3.7 105 − 320 30 − 135 1985OT02 0.88 − 3.2 109 − 214 28 1984RE03 0.7 − 11 85 − 350 160 1983DU01 7 − 31.6 300 − 689 155 1982CA15 20 − 100 6 − 14 GeV 8 1978AR05 0.032 − 0.34 29 − 95 75 1977SZ02 0.347 − 20 170 − 750 1977MC03 0.09 − 8.4 54, 134.5 1987BE30